# Франциск I, король обеих Сицилий

Алексей Карпович Дживелегов

Франциск I, король обеих Сицилий (1777--1830), сын Фердинанда IV. Франциск I прикидывался либералом, что всегда было излюбленным маскарадом наследников престола в реакционные эпохи. Это было очень удобно. Отец выдвигал его, когда либеральная политика становилась необходимостью. Так, Франциск I был назначен регентом в Сицилию в 1812 г. (пробыл им до 1815 г.), так и во время революции в Неаполе в 1820 г. (см. ХХII, 410/1) он пробыл регентом до появления там австрийских войск. Но натура его была совершенно отцовская. Либерализм был видимостью. В 1825 г. Франциск I вступил на престол, и сейчас же испарились все "бессмысленные мечтания". Режим не изменился ни на йоту. Франциск I принимал мало участия в государственных делах, предоставив все своим министрам и полиции. Сам он проводил время среди своих фавориток, в забавах и пирах, а спал окруженный целой стеной солдат, в страхе покушений.


А. Дж.


Источник текста: Энциклопедический словарь Гранат, том 44 (1931): Фита -- Франция, стлб. 467--468.