# Информация об авторе

Иоганн Август Эбергард

(нем. Johann Augustus Eberhard) - немецкий писатель (1739-1809), профессор философии в Галльском университете. В свое время пользовались в Германии известностью два его труда: "Neue Apologie des Sokrates" (Б., 1772-78; 2-е изд., 1788) - защита философии и прав свободного мьшления в духе Вольфианской системы против ортодоксальной теологии, и "Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens" (Б., 1776; 2-е изд. 1786). В ряде статей, напечатанных в издававшихся им журналах "Philosoph. Magazin" (Галле, 1788-92) и "Philosoph. Archiv" (1792-95), Э. подверг острой критике Кантовскую философию с точки зрения учения Лейбница. Другие его труды: "Sittenlehre der Vernunft" (2-е изд., 1786); "Theorie der schönеn Künste und Wissenschaften" (3-е изд., 1790); "Handbuch der Aesthetik" (Галле, 1803-1805); "Amyntor" (1782); "Allgemeine Geschichte der Philosophie" (2-е изд., 1796); "Geist des Urchristentums" (1807-8); "Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik" (6 т., 1795-1802; продолжение Маасса, 12 т., 1818-21, и Грубера, 6 т., 1826-30; 4 изд., 2 т., Лпц., 1852-53); "Synonimysches Handwörterbuch der deutschen Sprache" (Галле, 1802; 15-е изд. Lyon'a, Лиц., 1896).


Источник текста: Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.