# Информация об авторе

Иоганн Вильгельм Глейм

(нем. Johann Wilhelm Ludwig Gleim) -- немецкий поэт, был каноником Вальбекского монастыря, один из создателей Галльского союза поэтов. Ближайшими друзьями Глейма были Клопшток и Гёте.