# Информация об авторе

Роберт Стюарт Каслри

Собственно, Роберт Стюарт, виконт Каслри, 2-й маркиз Лондондерри (англ. Robert Stewart, Viscount Castlereagh, 2nd Marquess of Londonderry) -- английский государственный деятель, на протяжении десяти лет (1812-22) занимавший пост министра иностранных дел. Покончил с собой в припадке паранойи.