# Информация об авторе

Роберт Стюарт Каслри

(англ. Robert Stewart, Viscount Castlereagh, 2nd Marquess of Londonderry) -- английский государственный деятель, министр иностранных дел Англии в 1812--1822 годах. Покончил с собой.