# Информация об авторе

Иероним Лорм

(нем. Hieronymus Lorm, настоящее имя: Генрих Ландесман -- Heinrich Landesmann) -- австрийский поэт и писатель еврейского происхождения. В 15-летнем возрасте оглох и сильно потерял зрение. Окончательно ослеп в 60-летнем возрасте.