# Миропольский В. И.: биографическая справка

Всеволод Иринеевич Миропольский

Миропольский (Всеволод Иринеевич, 1839--1897) -- писатель. Получил высшее медицинское образование; в 80-х годах был помощником редактора "Рус. Мысли" С. А. Юрьева. Выйдя вместе с ним из редакции, М. долго жил в Америке, получил диплом доктора медицины от нью-йоркского университета и помещал статьи об американской жизни в "Вестн. Европы". Возвратясь в Россию, М. издавал (вместе с Сабининым) журнал "Медиц. Беседа", сотрудничал в других периодич. изданиях и служил фабричным инспектором, особенно заботясь об улучшении фабр. гигиены и об устройстве школ при фабриках и заводах. Его книга "Учебник русской грамматики" выдержала 8 изданий.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, доп. т. II (1906): Кошбух -- Прусик, с. 193