# Вагнеровский театр в Байрете

Рихард Вагнер

## ВАГНЕРОВСКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ БАЙРЕТѢ


Рихардъ Вагнеръ, ищущій постоянно во всемъ и вездѣ чего-нибудь оригинальнаго, не могъ удовлетвориться обыкновеннымъ театромъ для представленія своей замѣчательной трилогіи. Получивъ въ 1871 г. согласіе городскаго правленія г. Байрейта на уступку участка земли, въ 3/4 миляхъ разстоянія отъ города, на прелестной возвышенности, окруженной живописною зеленью. Вагнеръ обратился къ богатѣйшимъ любителямъ и покровителямъ всего изящнаго, съ просьбою оказать ему денежное содѣйствіе въ сооруженіи театра, обѣщая, въ благодарность за ихъ услуги, выдать даровые билеты натри первыя представленія трилогіи и пролога, т. е. на двѣнадцать вечеровъ. Ему удалось собрать болѣе милліона франковъ, причемъ, между подписчиками были американцы, англичане, русскіе, венгры, и пр. Такимъ образомъ. благодаря энергіи Рихарда Вагнера, на германской землѣ воздвигнуто весьма оригинальное зданіе, на деньги, собранныя почти со всего свѣта.

Снаружи этотъ замѣчательный театръ не вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ изящной архитектуры: онъ слишкомъ не пропорціоналенъ и весьма сильно походитъ на наши масляничные балаганы; но за то его внутренній видъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Сцена занимаетъ пространство въ 125 футовъ высоты и 263 ф. длины: авансцена шириною около 50 фут. Позади сцены имѣется свободнаго пространства около 45 футовъ въ длину; подъ поломъ сцены, на глубинѣ 45 футовъ, сдѣлана другая сцена, предназначенная для проваловъ; такимъ образомъ, въ случаѣ надобности, сцена можетъ имѣть въ длину 130 футовъ, и въ вышину болѣе 162,-- размѣры, дѣйствительно, громадные, дающіе возможность устраивать самые необыкновенные эффекты.

Оркестръ, помѣщающійся, по обыкновенію, передъ сценой, отдѣленъ отъ зрителей перегородкой, изъ-за которой онъ совсѣмъ не видѣнъ, даже тѣмъ, кто проходитъ совсѣмъ подлѣ него.

Собственно зрительная зала занимаетъ пространство въ 75 фут. высоты и 125 фут. длины; она устроена амфитеатромъ; первый рядъ заключаетъ въ себѣ 32 мѣста, а послѣдній, имѣющій въ ширину 120 фут.,-- 54 мѣста: въ глубинѣ помѣщаются ложи высшихъ особь; по сторонамъ -- нѣсколько обыкновенныхъ ложъ и два фойе. Общее число мѣстъ 1,544.

При такихъ громадныхъ размѣрахъ театръ, впрочемъ, устроенъ такимъ образомъ, что въ случаѣ пожара, или какой-либо другой непріятной неожиданности, зала можетъ быть оставлена публикою въ 10 минутъ, не производя ни малѣйшаго безпорядка, благодаря тому, что каждый рядъ имѣетъ свою особую дверь и зрители, волей-неволей, должны придерживаться порядка, выходя изъ театра, такъ какъ въ другія двери они. все равно, не могутъ выйдти. Кромѣ этого прекраснаго удобства, на случай пожара, вверху зданія устроены громадные резервуара съ водою, расходящеюся посредствомъ рукавовъ во всѣ части театра, такъ что огонь ни въ какомъ случаѣ не можетъ быстро распространяться.

Машинная часть театра представляетъ верхъ совершенства, такъ что но тѣмъ замѣчательнымъ Эффектамъ, которые производятся на сценѣ Байрейтскаго театра, онъ далеко оставляетъ за собою всѣ до сихъ поръ существовавшіе театры на свѣтѣ. Устройство механической части принадлежитъ г. Брандту, изъ Дармштадта.


"Живописное Обозрѣніе", No 42, 1871