# Фиолент

Николай Иванович Веселовский

Фиолент -- мыс, лежащий на З. от Георгиевского монастыря в Крыму. Предполагают, что здесь находился храм Девы Таврополийской (Парфенион), в котором тавры приносили в жертву своей богине иностранцев, потерпевших крушение у берегов Трахейского полуострова. См. Н. Зинченко, "Мыс Фиолент и Георгиевский монастырь в Крыму" (СПб., 1893).


Н. В.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XXXVI (1902): Финляндия -- Франкония, с. 85.