# Информация об авторе

Роберт-Томас Вильсон

(англ. Robert Thomas Wilson) -- английский генерал эпохи наполеоновских войн, военный писатель, губернатор Гибралтара. Во время русско-французской войны 1812 года представлял английские интересы при русской армии, состоял в постоянной переписке с императором Александром I.