# Информация об авторе

Чарльз Вольф

(точнее Вулф; англ. Charles Wolfe) -- английский поэт, умерший в 32-летнем возрасте от туберкулеза. Его стихотворение "На погребение сэра Джона Мура" стало очень популярным и включается практически во все антологии английской поэзии XIX века.